NAME         SPTest
DESCRIPTION  'SPTest sample for C'
EXETYPE      WINDOWS
STUB         'WINSTUB.EXE' 

CODE  PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA  PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE


HEAPSIZE        1024
STACKSIZE               8192


